LIBRARY test_icd_version_2_export_icd_enumerate_adapter_physical_devices
EXPORTS
    vk_icdGetInstanceProcAddr
    vk_icdNegotiateLoaderICDInterfaceVersion
    vk_icdEnumerateAdapterPhysicalDevices
