# @testcase 14e
# @Receive message with incorrect value (out of range or not part of valid list of enumerated values) for a particular field identifier (tag number).

iCONNECT
# logon message and response
I8=FIX.4.0|35=A|34=1|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|98=0|108=2|
E8=FIX.4.0|9=56|35=A|34=1|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|98=0|108=2|10=0|

#------------------------
# begin message exchange
#------------------------

#New order message with incorrect enum value. Handling instructions (21) = 4
I8=FIX.4.0|35=D|34=2|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|11=ID|21=4|40=1|54=1|38=002000.00|55=INTC|60=<TIME>|
# expect a reject
E8=FIX.4.0|9=105|35=3|34=2|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|45=2|58=Value is incorrect (out of range) for this tag (21)|10=0|

#------------------------
# end message exchange
#------------------------

# logout message and response
I8=FIX.4.0|35=5|34=3|49=TW|52=<TIME>|56=ISLD|
E8=FIX.4.0|9=45|35=5|34=3|49=ISLD|52=00000000-00:00:00|56=TW|10=0|

eDISCONNECT
