LIBRARY  libsamplerate-0.dll
EXPORTS

src_new 				@1
src_delete				@2

src_get_name			@10
src_get_description		@11
src_get_version			@12

src_process				@20
src_reset				@21
src_set_ratio			@22
src_clone				@23

src_error				@30
src_strerror			@31

src_simple				@40

src_is_valid_ratio		@50

src_callback_new		@60
src_callback_read		@61

src_short_to_float_array	@70
src_float_to_short_array	@71
src_int_to_float_array		@80
src_float_to_int_array		@81

src_get_channels		@90
