%! TEX root = ../../facharbeit.tex
% LTeX: language=de-DE

% FIXME: In dem Header wird aus dem 'ß' ein 'SS'. Das liegt vmtl. an dem erzwungenen
%        Uppercase <2024-04-27>
\onecolumn

\chapter{Bilder in voller Größe}
\ExplSyntaxOn
\NewDocumentCommand {\figureBig} { v v +v }
{
	\begin{figure}[h]
		\centering
		\makebox[\textwidth]{
			\includegraphics[width=0.9\paperwidth]{#1}
		}
		\caption{#3}
		\label[Bild]{#2}
	\end{figure}
}
\ExplSyntaxOff

\figureBig{figures/own/a.jpg}{fig:BildA}{Aufgenommenes Bild A}
\figureBig{figures/own/b.jpg}{fig:BildB}{Aufgenommenes Bild B}
\figureBig{figures/own/c.jpg}{fig:BildC}{Aufgenommenes Bild C}
\figureBig{figures/own/d.jpg}{fig:BildD}{Aufgenommenes Bild D}

\begin{figure}[h!]
	\centering
	\makebox[\textwidth]{
		\begin{annotationimage}[]{width=0.9\textwidth}{figures/3d_raman_spectrometer_model.png}
			\draw[annotation left = {Küvette at 0.8}] to (0.39,0.45);
			\draw[annotation above = {Laser at 0.1}] to (0.2,0.6);
			\draw[annotation below = {Kollimations Linse at 0.1}] to (0.42,0.5);
			\draw[annotation below = {Plano-konvexe Fokus Linse at 0.9}] to (0.64,0.6);
			\draw[annotation above = {Smartphone-Halterung at 0.6}] to (0.7,0.7);
			\draw[annotation above = {abnehmbarer Gitter Halter at 0.9}] to (0.76,0.7);
			\draw[annotation below = {Schiene für Linsen/Halter at 0.5}] to (0.6,0.34);
		\end{annotationimage}
	}
	\caption{\Vref{fig:threeDModel} in voller Größe.}
	\label{fig:threeDModelBigger}
\end{figure}

\begin{figure}[h!]
	\centering
	\makebox[\textwidth]{
		\includegraphics[width=0.9\paperwidth]{figures/raman_spectromter_built.jpg}
	}
	\caption{
		\Vref{fig:builtModel} in voller Größe.
	}\label{fig:builtModelBigger}
\end{figure}

\twocolumn
