LIBRARY test_icd_version_2_export_icd_gpdpa
EXPORTS
    vk_icdGetInstanceProcAddr
    vk_icdNegotiateLoaderICDInterfaceVersion
    vk_icdGetPhysicalDeviceProcAddr
